Copyright: Copyright (c) 1994-1999 Symantec Corp.
Citation: Copyright (c) 1994-1999 Symantec Corp.


Conceptos básicos: Norton Win Doctor

 Demo (aproximadamente 2:30)

Norton WinDoctor es el método más fácil para diagnosticar y reparar los problemas que suelen surgir al trabajar con Windows 95/98. El programa revisa toda la información que Windows 95/98 requiere para funcionar correctamente, además de comprobar el funcionamiento de los componentes que los programas necesitan para ejecutarse bajo Windows 95/98.

Norton WinDoctor incluye un interface de Asistente para facilitar la selección de las pruebas de diagnóstico que se van a realizar y, una vez ejecutadas, muestra un informe de los problemas localizados. Los problemas aparecen ordenados en una lista en función del tipo al que pertenecen y de su nivel de gravedad, aunque es posible cambiar dicho orden y mostrarlos por su nombre o su estado (es decir, si se han solucionado o no).

Norton WinDoctor permite ajustar el proceso de reparación a las necesidades del usuario. Es capaz de especificar cuáles son los problemas que precisan solución y el modo de hacerlo o, si así se le indica, resolverlos automáticamente.

Si las reparaciones de WinDoctor no son de su agrado puede deshacerlas. La función Historial de reparaciones de Norton WinDoctor permite anular las reparaciones efectuadas en sesiones anteriores.

Norton WinDoctor mantiene la ejecución del sistema operativo Windows al más alto nivel de eficacia, ya que no sólo permite que el sistema trabaje más rápida y fácilmente, si no de la forma más segura posible. Además, protege su trabajo al solucionar errores que podrían ocasionar la pérdida de datos importantes.

Cuando se utiliza junto con Norton System Doctor la función Norton WinDoctor aumenta su grado de eficacia. Norton System Doctor puede controlar automáticamente el funcionamiento del sistema para detectar problemas de Windows. Ante una dificultad, Norton System Doctor le informa de la situación y permite la ejecución de Norton WinDoctor para corregirla.

Para analizar su sistema a la búsqueda de problemas de Windows, haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

 Temas relacionados


Para ver los resultados de las pruebas de WinDoctor

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ejecutar las pruebas de WinDoctor.

3	Haga clic en Terminar.
Norton WinDoctor muestra una lista de los problemas localizados, organizados por el tipo de problema y su gravedad.

Para ver los problemas de cada tipo, seleccione uno y haga clic en el botón Detalles.

 Temas relacionados


Para limitar el análisis a tipos de problemas específicos

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Seleccione Deseo elegir qué análisis ejecutar.

3	Haga clic en Siguiente.
Aparecerá una lista de las herramientas de análisis de Norton WinDoctor.

4	Marque las casillas de activación de los análisis que desee ejecutar.

5	Haga clic en Siguiente.

Para especificar el modo en que Norton WinDoctor debe procesar los problemas que encuentre, haga clic en Agentes de análisis.

 Temas relacionados


Para abrir Norton WinDoctor

Es posible abrir cualquier programa de las Norton Utilities desde el Integrador de Norton Utilities.

Para abrir Norton WinDoctor:

1	En el escritorio de Windows, haga doble clic en la opción Integrador de Norton Utilities.

2	En el panel izquierdo, haga clic en Buscar y reparar problemas.

3	En el panel derecho, haga clic en Norton WinDoctor.

O bien, haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor ahora.

 Temas relacionados


Para reparar todos los problemas automáticamente

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Siga las instrucciones de la pantalla relacionadas con la comprobación de problemas.

3	Haga clic en Terminar.
Norton WinDoctor mostrará una lista de todos los problemas que haya detectado, organizados por el tipo al que pertenecen y su gravedad.

4	Seleccione un tipo de problema y haga clic en Reparar todo.

5	Haga clic en Sí para confirmar que desea reparar todos los problemas que pertenezcan al tipo actual con el método recomendado por Norton WinDoctor.

Norton WinDoctor solucionará todos los problemas del tipo que muestra la pantalla e incluirá una marca de verificación de color verde en la columna Estado.

 El panel Problemas encontrados muestra una lista de tipos de problema de nivel alto, que puede contener uno o varios problemas concretos. Si desea ver una lista completa de los incluidos en cada tipo, haga clic en Detalles.

 Temas relacionados


Para reparar los problemas de uno en uno

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Siga las instrucciones de la pantalla relacionadas con los problemas.

3	Haga clic en Terminar.
Norton WinDoctor mostrará una lista de los problemas detectados, organizados por el tipo al que pertenecen y gravedad.

4	Haga clic en un tipo de problema para seleccionarlo.

5	Haga clic en Detalles para ver una lista completa de los problemas asociados al tipo de que se trate.

6	En el panel Detalles, seleccione el problema que desee solucionar y haga clic en Reparar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar método de solución.
Aparecerá el problema seleccionado junto con la lista de soluciones posibles.

7	Seleccione una solución y haga clic en el botón Aceptar.
La primera solución de la lista es siempre la que Norton WinDoctor recomienda.

8	Seleccione otro problema y repita la operación.

 Temas relacionados


Para reparar un grupo de problemas

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Siga las instrucciones de la pantalla relacionadas con la comprobación de problemas.

3	Haga clic en Terminar.
Norton WinDoctor mostrará una lista de los problemas que haya detectado, organizados por el tipo al que pertenecen y su gravedad.

4	Haga clic en un problema para seleccionarlo.

5	Haga clic en Detalles para ver una lista completa de los problemas asociados al tipo de que se trate.

6	En el panel Detalles, seleccione el grupo de problemas que desee solucionar y haga clic en Reparar para abrir el cuadro de diálogo Reparación automática.

7	Opte por una de las posibilidades siguientes:

Seleccione Dejar que WinDoctor escoja la mejor solución…, haga clic en el botón Aceptar y vaya al paso 9.

Seleccione Deseo elegir la solución… y haga clic en el botón Aceptar.
Aparecerá el problema que haya seleccionado junto con una lista de soluciones posibles.

8	Seleccione una solución y haga clic en el botón Aceptar.
La primera solución de la lista es siempre la que Norton WinDoctor recomienda. Una vez solucionado el problema aparecerá el segundo seleccionado, y así, sucesivamente hasta que todos ellos estén resueltos.

9	Seleccione otro tipo de problema y repita la operación.

 Si decide dejar un problema sin corregir, haga clic en Cancelar y luego en Sí para pasar el siguiente.

 Temas relacionados


Para analizar su sistema a la búsqueda de problemas
Para analizar el sistema a la búsqueda de problemas

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Siga las instrucciones del Asistente para detectar los problemas.

 Temas relacionados


Para seleccionar métodos de reparación alternativos

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Siga las instrucciones de la pantalla relacionadas con los problemas.

3	Haga clic en Terminar.
Norton WinDoctor mostrará una lista de los problemas que haya detectado, organizados por el tipo al que pertenecen y su gravedad.

4	Haga clic en un problema para seleccionarlo.

5	En la barra de herramientas, haga clic en Reparar.

6	Seleccione Deseo elegir la solución a cada problema, y haga clic en el botón Aceptar.
Los problemas asociados a un tipo concreto irán apareciendo en pantalla uno a uno.

7	Seleccione una solución alternativa para el problema de que se trate.
La primera solución de la lista es siempre la que Norton recomienda.

8	Haga clic en Reparar.

9	Repita la operación con el problema siguiente.

 El panel Problemas encontrados muestra una lista de los tipos de problema de nivel alto que puede contener uno o varios problemas concretos. Para ver una lista completa de los mismos, haga clic en Detalles.

 Temas relacionados


Para ordenar la lista de problemas de Windows encontrados

Norton WinDoctor ordena los problemas atendiendo al tipo al que pertenecen. Ahora bien, puede modificar su orden para que aparezcan en función de su gravedad o de las herramientas de análisis que los hayan detectado.

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Siga las instrucciones de la pantalla relacionadas con los problemas.

3	Haga clic en Terminar.
Norton WinDoctor mostrará una lista de los problemas detectados, organizados por el tipo al que pertenecen y su gravedad.

4	Haga clic en Avanzadas.

5	Haga clic en la lista desplegable Filtrar por para seleccionar el criterio de clasificación.
El contenido de la lista del panel izquierdo cambia para reflejar la selección efectuada.

6	En el panel izquierdo, haga clic en un tipo de filtro. Al hacerlo, aparecerá en el panel derecho los problemas asociados al filtro elegido.

Para ordenar los tipos de problemas del panel Problemas encontrados, haga clic en la cabecera de la columna.

 Temas relacionados


Para deshacer las reparaciones de Norton WinDoctor

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Seleccione Ver historial de reparaciones y (opcional) anular cambios.

3	Haga clic en Terminar.

4	Haga clic en una reparación ya terminada para seleccionarla.

5	En la barra de herramientas, haga clic en el botón Deshacer.

 Para especificar el tiempo que deben guardarse las reparaciones así como otras opciones de Deshacer, haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro de diálogo y, en el menú que aparecerá continuación, elija Opciones.

 Temas relacionados


Para definir opciones del historial de reparaciones

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Seleccione Ver historial de reparaciones y (opcional) anular cambios.

3	Haga clic en Terminar.

4	Abra el menú Ver y seleccione Opciones.

5	Defina las opciones de Deshacer.

 Temas relacionados


Para desactivar los agentes de análisis de WinDoctor

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Seleccione Deseo elegir qué análisis ejecutar.

3	Haga clic en Siguiente.

4	Haga clic en Agentes de análisis.

5	Anule la marca situada junto a uno o varios problemas de Agentes de análisis, y haga clic en el botón Aceptar.

6	Prosiga con el proceso de análisis.

Para ver información sobre cada agente de análisis, coloque el cursor sobre él y lea el mensaje que aparecerá a continuación.


Para ignorar un problema informado

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Siga las instrucciones de la pantalla relacionadas con la comprobación de problemas.

3	Haga clic en Terminar.
Norton WinDoctor mostrará una lista de los problemas que haya detectado, organizados por el tipo al que pertenecen y su gravedad.

4	Haga clic en Detalles.

5	En el panel Detalles, haga clic sobre los problemas que desee ignorar.

6	Abra el menú Problemas y seleccione Ignorar problema seleccionado.
No se tendrán en cuenta los problemas que haya marcado para ignorar.

7	Para ocultar los problemas ignorados, abra el menú Ver y anule la marca de la opción Mostrar problemas ignorados.

Para activar de nuevo un problema, abra el menú Ver y seleccione Ignorar problema seleccionado.

 Temas relacionados


Para borrar la lista de problemas ignorados

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Siga las instrucciones de la pantalla relacionadas con la comprobación de problemas.

3	Haga clic en Terminar.
Norton WinDoctor mostrará una lista de los problemas que haya detectado, organizados por el tipo al que pertenecen y su gravedad.

4	Abra el menú Ver y seleccione Opciones.

5	Seleccione la ficha General y haga clic en Borrar lista de ignorados.

6	Haga clic en el botón Aceptar.
El panel Detalles mostrará todos los problemas que había seleccionado para ignorar.

Para activar de nuevo un problema ignorado, abra el menú Ver y seleccione Mostrar problemas ignorados para mostrar la lista; a continuación, abra el menú Ver y seleccione Ignorar problema seleccionado.

 Temas relacionados


Para borrar el historial de reparaciones

1	Haga clic aquí [image] para abrir Norton WinDoctor.

2	Seleccione Ver historial de reparaciones.

3	Haga clic en Terminar.

4	Abra el menú Problemas y seleccione la opción Borrar historial de reparaciones.
Si el elemento aparece atenuado significa que la lista no contiene ningún problema reparado.

 Temas relacionados


Acerca de los tipos de problemas

Norton WinDoctor es capaz de detectar y corregir una amplia variedad de problemas de Windows sin necesitar intervención alguna por parte del usuario. De hecho, el usuario no precisa tener la más mínima idea de las reparaciones que Norton WinDoctor lleva a cabo en su sistema de forma automática y siempre con la mejor solución de entre todas las posibles.

No obstante, si le interesa tomar parte en el proceso de reparación, Norton WinDoctor le ofrece la posibilidad de elegir los problemas que desee corregir y el modo de repararlos. La lista de problemas que Norton WinDoctor puede detectar durante el análisis del sistema incluye los siguientes:

Faltan archivos de programa
Indica que falta uno o varios archivos imprescindibles para ejecutar un programa.

Problemas relativos a ActiveX/COM
Indica que el registro tiene una entrada no válida que hace referencia a un componente necesario para uno o varios programas.

Accesos directos no válidos
Indica que hay uno o más accesos directos a programas o páginas web que no son válidos.

Problemas relativos al registro
Indica, por ejemplo, hay accesos directos huérfanos en lugares del archivo de registro en los que una o varias entradas hacen referencia a archivos que no existen.

 Temas relacionados


Acerca de ignorar problemas utilizando agentes de análisis

Norton WinDoctor ha sido diseñado para proporcionar un análisis exhaustivo de todos los problemas que pueden surgir en Windows. La mayoría de los problemas poco importantes los eliminan los agentes de análisis de Norton WinDoctor; sin embargo, existen ciertos problemas de escasa importancia que pueden seguir apareciendo en el panel Problemas encontrados.

Si lo desea, puede ignorar los problemas que ha decidido no resolver a fin de que dejen de aparecer repetidamente en dicho panel. Para ello, deberá marcarlos en el cuadro de diálogo Seleccionar agentes para el análisis. Una vez marcados como ignorados, los problemas no volverán a aparecer.

Para acceder al cuadro de diálogo Seleccionar agentes para el análisis, seleccione la opción Deseo elegir qué análisis ejecutar, en el primer panel del Asistente de Norton WinDoctor.

Si más tarde decide ver o solucionar los problemas que en un momento anterior ha preferido ignorar, puede abrir el cuadro de diálogo Opciones y borrar la lista de problemas ignorados. Todos los problemas ignorados aparecerán en la vista Detalles.

 Temas relacionados


Acerca de deshacer reparaciones de Norton WinDoctor

Antes de proceder a una reparación, Norton WinDoctor solicita siempre la confirmación de la operación que va a realizar. Se trata de una medida de seguridad extra que no impide que en ocasiones, considere necesario anular una reparación efectuada. Norton WinDoctor le permite deshacer no sólo la reparación más reciente, si no que amplía esta posibilidad para que pueda anular cualquier reparación anterior, tanto si ha transcurrido un día o una semana.

El historial de reparaciones hace un seguimiento de los cambios que Norton WinDoctor ha introducido en su sistema. Para deshacer una de estas reparaciones, abra la pantalla Historial de reparaciones y seleccione una reparación; a continuación, vaya a la barra de herramientas y haga clic en el botón Deshacer.

Para configurar el tiempo o la cantidad de elementos que desea mantener en el historial de reparaciones, abra el menú Ver y seleccione Opciones.

 Temas relacionados


Tipos de reparaciones de Norton WinDoctor

Norton WinDoctor revisa su sistema para detectar los problemas de Windows 95/98, incluidos los relacionados con los elementos siguientes:

Accesos directos

ActiveX/Com

Rutas de acceso a aplicaciones

Entradas en el archivo Desinstalar

Parámetros de configuración del sistema

Fuentes

Dependencias de archivo

Parámetros de inicio del sistema

Archivos de configuración de programas para DOS

Si sospecha que existe un tipo de problema determinado, puede utilizar el Asistente para hacer que Norton WinDoctor se limite a uno o varios tipos de problemas concretos. No obstante, es seguro que en la mayoría de las ocasiones preferirá llevar a cabo un análisis completo para tener la certeza de que su sistema funciona al máximo de su rendimiento.

 Temas relacionados


Acerca de los métodos de reparación alternativos

Cuando Norton WinDoctor detecta un problema sugiere el método de reparación que considera oportuno. Por lo general, suele ser la solución mejor y más completa para un problema determinado. Ahora bien, si lo desea, puede utilizar una lista de métodos de reparación alternativos y elegir en ella el que prefiera. Estos métodos alternativos solucionan también el problema, sólo que por otros procedimientos. Si embargo en la mayoría de las ocasiones se decantará por utilizar la solución recomendada.

 El panel Problemas encontrados muestra una lista de tipos de problema de nivel alto, que puede contener uno o varios problemas concretos. Si desea ver una lista completa de los incluidos en cada tipo, haga clic en Detalles.

 Temas relacionados


Selección de agentes de análisis de WinDoctor

Norton WinDoctor filtra automáticamente ciertos tipos de problemas de poca importancia. Por ejemplo, algunas de las pruebas idóneas para verificar un disco duro carecen de sentido si se aplican a una unidad extraíble, como una unidad de compresión Zip. Para evitar que en el registro de resultados se acumule información de escaso interés, Norton WinDoctor utiliza una serie de agentes de análisis que permiten omitir esta información. Estos agentes de análisis pueden activarse o desactivarse a voluntad, de acuerdo con determinadas condiciones específicas.

El contenido de este cuadro de diálogo es el siguiente:

Lista de casillas de activación de agentes de análisis de Norton WinDoctor
Haga clic en cualquier casilla para anular la marca de selección y desactivar el agente de análisis que representa. Cuando todas las opciones están desactivadas, WinDoctor informa de todos los problemas que encuentra sea cual sea su grado de importancia.

Para ver información sobre cada agente de análisis, coloque el cursor sobre él y lea el texto informativo que aparecerá a continuación.

 Temas relacionados


Selección de herramientas de análisis de Norton WinDoctor

Norton WinDoctor puede realizar una gran variedad de análisis en su sistema para localizar cualquier tipo de problemas. No obstante, es posible que no desee que se ejecute cada herramienta de análisis siempre que abra Norton WinDoctor. Este cuadro de diálogo contiene la lista de todos los análisis disponibles que podrá utilizar para seleccionar los que deba ejecutar Norton WinDoctor.

El contenido de este cuadro de diálogo es el siguiente:

Lista de casillas de activación de herramientas de análisis de Norton WinDoctor
Haga clic en cualquier casilla para anular la marca de selección y desactivar la herramienta de análisis.

Para ver información sobre cada análisis, coloque el cursor sobre él y lea el texto información que aparecerá a continuación.

Deseleccionar todo/Seleccionar todo
Selecciona o anula la selección de todos los análisis disponibles.

Agentes de análisis
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar agentes para el análisis, en el que podrá especificar el modo en que Norton WinDoctor debe procesar los problemas que detecte.


Cuadro de diálogo Reparación automática

Aparece al hacer clic en Reparar después de seleccionar un tipo de problema en la sección superior del panel Problemas encontrados. Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar el modo en que WinDoctor debe reparar los problemas incluidos en el tipo seleccionado.

El contenido del cuadro de diálogo es el siguiente:

Dejar que WinDoctor escoja la mejor solución...
Haga clic para que WinDoctor repare automáticamente cada problema incluido en el tipo seleccionado, determinando la solución más adecuada y aplicándola.

Deseo elegir la solución a cada problema...
Haga clic si desea elegir en la lista de soluciones disponibles la que considere más apropiada al problema. Al hacerlo, aparecerá el cuadro de diálogo Reparación automática.

 Temas relacionados


Cuadro de diálogo Soluciones de reparación

Muestra los problemas incluidos en un tipo determinado de uno en uno y presenta la solución más adecuada para solucionarlo. La primera solución de la lista es la que mejor se adapta al problema. Puede optar por aceptar la solución propuesta o elegir otra.

El contenido de este cuadro de diálogo es el siguiente:

Lista Seleccionar solución
Permite seleccionar la solución que desee aplicar al problema.

Reparar
Haga clic en Reparar para aplicar la solución elegida.

Cancelar
Si ha seleccionado un problema que incluye a su vez varios tipos, o un grupo de estos últimos, el botón Cancelar le permite omitir el problema actual y pasar al siguiente, o bien cerrar el cuadro de diálogo.

 Temas relacionados


Acerca de la gravedad de los problemas

Norton WinDoctor muestra un informe, completo y de lectura fácil, de todos los problemas que detecta agrupados por el tipo al que pertenecen y el nivel de gravedad correspondiente.

Los niveles de gravedad son tres:

Bajo
Problema que apenas afecta al uso de su PC, pero que necesita ser reparado si desea que el sistema se mantenga en un estado de funcionamiento óptimo. Por ejemplo, en el archivo registro puede haber una referencia a un archivo que se ha suprimido o trasladado de lugar.

Medio
Problema que podría causar ciertas molestias pero que, con toda seguridad, no interferirá en las tareas más importantes que suele realizar. Por ejemplo, si el acceso directo a una aplicación hace referencia a un archivo perdido o que se trasladado, no será posible abrir la aplicación desde el acceso directo.

Alto
Problema que puede impedir el funcionamiento de su PC o incluso ocasionar la pérdida de datos. Por ejemplo, si un archivo imprescindible para ejecutar una aplicación se ha perdido o ha resultado dañado.


Bienvenido

Bienvenido a Norton WinDoctor, el método más rápido y seguro para diagnosticar y reparar los tipos de problemas más comunes que suelen surgir al trabajar en Windows 95. La versatilidad del programa permite ajustarlo a las necesidades de cada usuario, seleccionar las pruebas que deben ejecutarse y los problemas que desee resolver.

Después de ejecutar las pruebas, Norton WinDoctor muestra un informe completo y asequible de los problemas que ha detectado. Siempre que lo desee podrá especificar los problemas que prefiere resolver y el tipo de solución que va a aplicar en cada caso. O dejar que Norton WinDoctor resuelva automáticamente los problemas que encuentre.

Seleccione una opción, y haga clic en Siguiente para continuar.

Llevar a cabo todos los análisis de Norton WinDoctor (recomendado)
Ejecuta todas las pruebas de que dispone Norton WinDoctor.

Deseo elegir qué análisis ejecutar
Abre la lista de casillas de activación de análisis, en donde podrá elegir las pruebas concretas que desee ejecutar.

Ver historial de reparaciones (opcional) y anular cambios
Ignora todos los análisis y muestra el historial de reparaciones, en donde podrá revisar las reparaciones efectuadas y seleccionar las que desee deshacer.


Búsqueda de problemas

Norton WinDoctor analiza el sistema a la búsqueda de problemas y ejecuta los agentes de análisis que filtran la lista Problemas encontrados para desechar aquéllos cuya importancia no sea relevante. Este cuadro de diálogo muestra el progreso y el estado de cada actividad durante la sesión de prueba.

Espere hasta que todos los análisis hayan finalizado; a continuación, haga clic en Siguiente para ver los resultados.

Parar
Haga clic aquí para detener la actividad de Norton WinDoctor.

Para seleccionar agentes de análisis, es necesario utilizar el primer panel del Asistente para elegir las pruebas que desee realizar.


Terminar

Norton WinDoctor presenta el resultado de sus búsquedas en este cuadro de diálogo.

Para ver cualquier problema encontrado, haga clic en Terminar.


Haga clic en esta opción para limitar el número de días que desea mantener la información sobre el historial de reparaciones.


Escriba el número de días para guardar la información sobre los problemas reparados en el historial de reparaciones.


Escriba el número total de problemas reparados que desee mantener en el historial de reparaciones.


Escriba el número total de problemas reparados que desee mantener en el historial de reparaciones.


Configura Norton WinDoctor para mantener un registro de todas las reparaciones sin limitación alguna.


Configura Norton WinDoctor para mantener un registro de todas las reparaciones sin limitación alguna.


Muestra el progreso de la reparación actual.


Muestra el nombre del problema que se está reparando.


Indica el número de reparaciones finalizadas.


Indica el número de problemas que no ha sido posible reparar.


Indica el número de problemas pendientes de reparación.


Indica el número de reparaciones finalizadas.


Indica el número de problemas que no ha sido posible reparar.


Indica el número de problemas pendientes de reparación.


Muestra el nombre del problema que se está reparando.


Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar agentes para análisis. Los agentes amplían los análisis de Norton WinDoctor filtrando la información sobre problemas poco importantes.


Anula la marca o marca todos los análisis de Norton WinDoctor.


Seleccione el análisis de Norton WinDoctor que desee ejecutar. Haga clic en una casilla de activación para seleccionar o anular la selección de un análisis.

Para ver información sobre cada análisis, coloque el cursor sobre él y lea el texto informativo que aparecerá a continuación.


Revisa todos los análisis disponibles de Norton WinDoctor en la lista y selecciona los que desee ejecutar.


Haga clic en esta opción para que Norton WinDoctor lleve a cabo el análisis de todos los problemas.


Haga clic en esta opción para seleccionar el análisis de problemas que Norton WinDoctor deberá ejecutar, o seleccione los agentes de análisis que desee activar.


Haga clic en esta opcion para abrir inmediatamente el panel Historial de reparaciones para elegir las reparaciones anteriores que desee deshacer. Esta opción no ejecuta ninguna prueba.


Elija lo que debe hacer Norton WinDoctor: ejecutar todos los análisis, ejecutar un análisis específico o mostrar el historial de reparaciones sin ejecutar ningún análisis.


Muestra una lista de las actividades que Norton WinDoctor está llevando a cabo. La flecha indica la actividad actual. Las actividades terminadas se identifican por la marca de verificación.


Indica el progreso del análisis actual.


Muestra el nombre del análisis que se está ejecutando.


Cancela las pruebas de WinDoctor. Para comprobar los análisis realizados antes de detener el proceso, consulte la columna Resultados.


Muestra el progreso del proceso del análisis de Norton WinDoctor.


Muestra el nombre del análisis que se está ejecutando.


Norton WinDoctor no ha encontrado ningún problema en su sistema.


Muestra un resumen de los problemas que Norton WinDoctor ha encontrado.


Haga clic para reparar el problema seleccionado.


Seleccione el método de solución que desee aplicar para corregir el problema seleccionado.


Muestra el nombre del problema seleccionado.


Muestra una lista de los agentes de análisis. Cada uno de ellos impide que Norton WinDoctor muestre información sobre un tipo de problemas de poca importancia. Anule la marca de activación de la casilla correspondiente al agente que desee desactivar.

Para ver información relacionada con cada agente, coloque el cursor sobre él y lea el texto informativo que aparecerá a continuación.


Seleccione la solución de reparación que Norton WinDoctor debe utilizar para corregir el problema seleccionado.


Haga clic para reparar el problema seleccionado.


Muestra el nombre del problema seleccionado.


Marque la casilla para aplicar la solución de reparación a los restantes problemas de este grupo.


Marque esta opción para elegir el método de solución adecuado a cada problema seleccionado.


Marque esta opción para que Norton WinDoctor repare automáticamente todos los problemas seleccionados con el método recomendado.


Norton WinDoctor mantiene una lista de todos los problemas que ha marcado como Ignorar en el panel Detalles del panel Problemas encontrados. Para volver a mostrar dichos problemas en el panel y borrar la lista de problemas ignorados, haga clic en el botón.


Norton WinDoctor mantiene una lista de todos los problemas que ha marcado como Ignorar en el panel Detalles del panel Problemas encontrados. Para volver a mostrar dichos problemas en el panel y borrar la lista de problemas ignorados, haga clic en el botón.


Permite seleccionar las opciones de Biblioteca para Norton WinDoctor.


Al hacer clic con el botón derecho del ratón en los cuadros de diálogo, aparece ayuda sensible al contexto.


Ofrece información más detallada sobre el número de versión y de registro de los programas de Norton Utilities.


Ofrece información escueta sobre los programas de Norton Utilities.


Muestra el gráfico de Norton Utilities mientras se cargan los programas.


Comprueba en el sistema la existencia de una conexión activa con Internet.


Permite deshacer las reparaciones efectuadas por Norton WinDoctor.